Registreer dit e-book!

Van Duuren Media en Link bieden hun lezers een unieke service. Op de website www.vanduurenmedia.nl kun je dit e-book kosteloos registreren. Als klant van Van Duuren Media ontvang je regelmatig een nieuwsbrief, hoor je als eerste over speciale aanbiedingen en aanvullende downloads en krijg je gratis toegang tot de streaming versie van dit e-book op Yindo - handig als je je e-reader een keer vergeten hebt op te laden!

Registratiecode van deze titel: LNK-7651-1

Registreer je vandaag nog en sluit je aan bij de snel groeiende lezerscommunity van Van Duuren Media en Link.

Om te registreren:

Ga naar www.vanduurenmedia.nl

Klik op Registreer!

Volg ons op de sociale media

Van Duuren Media biedt haar lezers aanvullende service en fora via verschillende socialemediakanalen. Je vindt ons op Twitter, Facebook en LinkedIn:

twitter-fp[1] | Op Twitter: volg ons via @VanDuurenMedia
facebook-fp[1] | Op Facebook: www.facebook.com/vanduurenmedia
linkedin-fp[1] | Op LinkedIn: www.linkedin.com/company/van-duuren-media

1. Kijk, hier is Windows 8 

In dit hoofdstuk ontdek je:

Het nieuwe Windows.

Het startscherm en het bureaublad.

Behulpzame sneltoetsen.

Windows 8 en Windows… 8

Windows 8 is beschikbaar in meerdere smaken. De versies verschillen op onderdelen van elkaar. Kies uit: 

Windows 8 Geschikt voor bureaucomputers en laptops. Deze versie heeft een startscherm en bureaublad. 

Windows 8 Pro Geschikt voor bedrijven. Het meest opvallende verschil met de standaardversie is dat u een computer met de proversie vanaf een andere computer kunt besturen (extern bureaublad). Ook hier een startscherm en bureaublad. 

Windows RT De versie voor tablets heeft een startscherm en een bureaubladomgeving, maar 'reguliere' Windows-programma's kunnen hier niet op worden geïnstalleerd. 

Twee gezichten 

U leert werken met de twee gezichten van het besturingssysteem Windows 8: 

Startscherm Windows 8-stijl De nieuwe gebruikersomgeving (de userinterface, de grafische schil) waarin u apps (voluit: applicaties) en programma’s activeert door op een tegel in het startscherm te klikken (met muis) of te tikken (met vinger). Dit menuscherm vervangt de knop Start waarmee u in vorige versies een lijst met beschikbare programma’s opende. Microsoft noemt het nieuwe uiterlijk ‘apps in Windows 8-stijl’. De apps draaien hier in een volledig scherm. Meer hierover in hoofdstuk 2, Startscherm Windows 8. 

Bureaublad ‘oude stijl’ De voor ‘overstappers’ bekende interface van het bureaublad. Het bureaublad is in Windows 8 een aparte app die vanaf de nieuwe gebruikersomgeving bereikbaar is. Ook voor het bureaublad geldt dat er geen startmenu meer is. De programma’s draaien hier in een apart venster dat u gemakkelijk kunt minimaliseren, maximaliseren en sluiten. Zie ook hoofdstuk 3, Bureaublad Windows 8. 

Met of zonder aanraken 

Windows 8 – en dan vooral het startscherm in Windows 8-stijl – is ontwikkeld met een aanraakscherm (touch screen) als uitgangspunt voor de besturing van instellingen, apps en programma’s. U bedient het aanraakscherm van pc of tablet met vingerbewegingen (gestures). Uw arme muis is hiermee niet buitenspel gezet. Zijn rol is zeker de komende jaren gewaarborgd; in ieder geval voor de besturing van de bureaucomputer. Windows 8 heeft speciaal voor de muis gevoelige hoeken (hot corners) voor niet-aanraakschermen ontwikkeld. Wanneer u de muis naar een gevoelige hoek beweegt, verschijnen – zonder te klikken – menu’s en meer. U leert hier meer over in hoofdstuk 2, Startscherm Windows 8. 

De onderwerpen worden stap-voor-stap uitgelegd en met behulp van illustraties in beeld gebracht. Elke paragraaf is een afgerond geheel: het onderwerp wordt aangeduid en beproken, u voert de beschreven stappen uit. Aparte tips, opmerkingen en waarschuwingen lichten de tekst bondig toe, behandelen een onderwerp dieper, of bevatten extra opdrachten. 

Muis of hand 

U dirigeert Windows 8 – en alles wat ‘eronder hangt’ – op een bureaucomputer met de muis, met uw vingers, of met muis en vingers samen in harmonie. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. 

Muisbewegingen 

We gaan in dit boek uit van een standaardmuis met een linker- en rechtermuisknop en een scrolwieltje. 

Klikken Wanneer we klik of klikken schrijven, vragen we u de linkermuisknop – de primaire muisknop – in te drukken. Komt u een toetsencombinatie zoals Ctrl+klik tegen, dan houdt u de Ctrl-toets op het toetsenbord ingedrukt terwijl u met de linkermuisknop klikt. 

Rechtsklikken Rechtsklikken geldt voor de rechtermuisknop – de secundaire muisknop. 

Dubbelklikken Leest u dubbelklik of dubbelklikken, dan drukt u de linkermuisknop tweemaal snel achter elkaar in. 

Bewegen Leest u bewegen of plaatsen, dan verplaatst u de muis naar een gevraagde positie, bijvoorbeeld naar een van de hoeken van het beeldscherm. 

Slepen Met slepen vragen we u om een selectie over het scherm te verplaatsen. 

Inzoomen Houd de Ctrl-toets ingedrukt en draai het scrolwiel van de muis naar voren om in te zoomen. 

Uitzoomen Houd de Ctrl-toets ingedrukt en draai het scrolwiel van de muis naar achteren om uit te zoomen. 

Sneltoetsen 

De sneltoetsen of toetsencombinatie – met beide termen bedoelen we hetzelfde – Ctrl+O betekent dat u de Ctrl-toets en de letter O (de O van Otto en niet de 0/nul) samen indrukt. 

Kiezen en selecteren 

Wanneer we u vragen om een opdracht of schermonderdeel te selecteren, klikt u er – in de meeste gevallen – met de muis op. U kunt meerdere items – denk aan bestanden in een verkennervenster (alleen bureaublad) – samen selecteren. Klik op het eerste onderdeel en Ctrl+klik op elk volgend onderdeel. Om een opeenvolgende rij items te selecteren, klikt u op het eerste item in de rij en Shift+klikt u op het laatste item in de reeks; alle tussenliggende onderdelen worden ook in de selectie opgenomen. Nog een methode om meerdere onderdelen te ‘vangen’ in een selectie, is er met een ingedrukte linkermuisknop een kader omheen te slepen: de items binnen het kader zitten in de ‘val’. 

U selecteert een app in het startscherm van Windows 8 door er met de rechtermuisknop op te klikken. Om meer apps te selecteren, rechtsklikt u op een volgende tegel en zo verder. U deselecteert een tegel door er opnieuw met de rechtermuisknop op te klikken. Of: klik op Selectie ongedaan maken in de appbalk onder in het scherm. 

Hebt u een aanraakscherm, dan drukt u met uw vinger – houd de vinger een ogenlik op het scherm en sleep voorzichtig een centimeter naar beneden, totdat u een vinkje achter de tegel tevoorschijn ziet komen – om een tegel te selecteren. Herhaal deze sleepbeweging voor andere tegels om de selectie uit te breiden. U verwijdert een geselecteerde tegel door de tegel een stukje naar beneden te slepen – dezelfde handeling die u voor het selecteren hebt uitgevoerd. Of: tik op Selectie ongedaan maken in de appbalk. 

OK of Annuleren 

Wanneer u instellingen in een app of dialoogvenster opgeeft, klikt of tikt u op de knop OK (of iets soortgelijks) om uw keuzen te bevestigen of op Annuleren om de oude situatie te handhaven. Deze handelingen liggen zo voor de hand, dat we u hieraan niet telkens herinneren. Volgt u een stappenlijst met opdrachten in dit boek, dan bepaalt u zelf aan het eind ervan wat uw voorkeur heeft: OK, Annuleren, Ja, Nee, of de knop Sluiten (het kruisje) rechtsboven in een programmavenster op het bureaublad. 

Toepassen 

U komt soms ook een knop Toepassen tegen. Met deze knop bekijkt u hoe uw instellingen in uitpakken. Toepasssen is een ‘tussenfase’. U ziet het resultaat van uw handelingen, maar u voert ze nog niet door, u kunt nog Annuleren. Kies OK om de instellingen definitief te maken. 

Handbewegingen 

Tikken Tik met een vinger op het scherm. 

Dubbeltikken Tik twee keer met een vinger achter elkaar. 

Veegbeweging Houd een vinger (of meerdere vingers) op het scherm en veeg naar links, rechts, omhoog, omlaag, of heen-en-weer. 

Slepen Tik, houd vast en sleep. 

Spreiden Beweeg duim en wijsvinger uit elkaar om te zoomen. 

Knijpen Beweeg duim en wijsvinger naar elkaar toe om te zoomen. 

Tik en houd vast Selecteren. 

Hard of zacht toetsenbord 

Gebruikt u liever een ‘hard’ toetsenbord – zo eentje waarmee u een vlieg doodslaat of een tapijt uitklopt – of een ‘zacht’ schermtoetsenbord? Net als voor muis en hand geldt hier: u zegt het maar. Maar het ligt voor de hand dat u voor het zware werk – in het bureaublad van een bureaucomputer kiest voor de stoffelijke variant. Net zo logisch is het dat bezitters van een pc met aanraakscherm of een tablet in de startpagina met Windows 8 stijl-apps voor lichte klussen de voorkeur geven aan een schermtoetsenbord. 

Het toetsenbord dat we al lang kennen – de cricket bat – staat altijd voor u klaar. Wanneer u een andere kant opkijkt, blijft het ding staan waar het staat. Het verdwijnt niet. Een schermtoetsenbord verschijnt daarentegen alleen in beeld als het nodig is, of als u het oproept, bijvoorbeeld als u met een vinger in een invoervak op het scherm tikt. 

Het softwaretoetsenbord van Windows 8 heeft twee indelingen: een breed toetsenbord met het vereenvoudigde uiterlijk van een bureautoetsenbord, en een toetsenbord waarop links en rechts letters staan en in het midden cijfers. Klik rechtsonder op de knop met het pictogram van een toetsenbord erop en kies een model. 

Snel met sneltoetsen 

Ken uw sneltoetsen in het startscherm en bureaublad van Windows 8. Ze zijn vooral handig als u de weg in Windows 8 nog verkent. De sneltoetsen verhogen ook uw werktempo. De toetsencombinaties brengen u in een mum van tijd waar u wilt zijn. We zetten handige sneltoetsen voor u op alfabet. De sneltoetsen in dit overzicht zijn combinaties van de Windows-toets – de toets met het Windows-logo erop – met een karakter. U onthoudt de combinatieletter misschien gemakkelijker als u de Engelse term kent – al is er niet voor alle tekens een passende term. 

Windows  | Open het startscherm. 
Windows+C  | Open de charmbalk (Charm). 
Windows+D  | Open het bureaublad (Desktop). 
Windows+E  | Open Verkenner (Explorer). 
Windows+F  | Open de charm Zoeken (Find). 
Windows+H  | Open de charm Delen. 
Windows+I  | Open de charm Instellingen. 
Windows+K  | Open de charm Apparaten. 
Windows+L  | Vergrendel computer/kies andere gebruiker (Lock). 
Windows+M  | Minimaliseer vensters (Minimize; alleen op bureaublad). 
Windows+P  | Toon instellingen voor weergave tweede scherm/beamer (Projection). 
Windows+Q  | Open de charm Zoeken. 
Windows+R  | Open het venster Uitvoeren (Run). 
Windows+T  | Focus op de taakbalk en blader met de pijltoetsen door actieve vensters (Task bar; alleen op bureaublad). 
Windows+U  | Open het Toegankelijkheidscentrum. 
Windows+W  | Open de instellingen van de charm Zoeken. 
Windows+X  | Open een snelmenu met onder meer beheertaken. 
Windows+Z  | Open de appbalk. 
Windows++ (plus)  | Inzoomen met vergrootglas. 
Windows+- (min)  | Uitzoomen met vergrootglas. 
Windows+, (komma)  | Snelle blik op het bureaublad. 
Windows+. (punt)  | Maak een Windows 8-stijl app vast aan de linker- of rechterkant van het scherm. 
Windows+Page Up  | Plaats het startscherm op het linkerbeeldscherm. 
Windows+Page Down  | Plaats het startscherm op het rechterbeeldscherm. 
Windows+Pijl-links  | Maak een venster vast aan de linkerkant van het scherm (alleen bureaublad). 
Windows+Pijl-rechts  | Maak een venster vast aan de rechterkant van het scherm (alleen bureaublad). 
Windows+Pijl-omhoog  | Maak een venster schermvullend (alleen bureaublad). 
Windows+Pijl-omlaag  | Naar vorig formaat van schermvullend venster (alleen bureaublad). 
Windows+Tab  | Open de lijst met actieve apps – de switcher – druk achter elkaar op Tab totdat de app die u wilt gebruiken is geselecteerd. Laat beide toetsen los om de app te activeren. 
Windows+Print Screen  | Maak een foto van het scherm. Windows bewaart de foto in de map Schermopnamen in de bibliotheekmap Afbeeldingen. 

Klaar voor Windows 8 

Nu u het eerste hoofdstuk hebt gelezen, bent u klaar om kennis te maken met Windows 8. U hebt tijd nodig om de nieuwe gebruikersomgeving van Windows 8 te ontdekken. Maar hebt u uw ‘lesje geleerd’, dan waardeert u zeker de nieuwe, verbeterde en vereenvoudigde functies van het besturingssysteem. 

Bijwerken naar Windows 8 

Wanneer u een computer met Windows XP, Vista of 7 hebt en u wilt overstappen naar Windows 8, dan is het verstandig vooraf een back-up te maken van de bestanden die op de vaste schijf staan. De kans is klein, maar er kan tijdens het bijwerken (upgraden) naar Windows 8 altijd iets misgaan. Houd ook de installatieschijven van geïnstalleerde programma’s bij de hand, want het is niet gezegd dat Windows 8 al uw ‘oude’ toepassingen toelaat. Het kan zijn dat Windows 8 na de upgrade vertelt dat bepaalde programma’s niet worden ondersteund en dat u ze opnieuw moet installeren. 

Windows 8 stelt u tijdens de installatie de nodige vragen, waaronder het invoeren van een Windows-account. Hebt u meerdere machines met Windows 8 met hetzelfde gebruikersaccount, dan synchroniseert Windows gegevens. 

Windows 8 starten 

Windows 8 start – standaard – op met het vergrendelingsscherm met de datum en tijd van vandaag. Voer een van de onderstaande handelingen uit om door te schakelen naar het aanmeldscherm: 

druk op de spatiebalk; 

klik met de muis; 

veeg met uw vinger het vergrendelingsscherm vanaf de onderkant van het scherm omhoog. 

Meld u aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Windows opent het startscherm met apps in Windows 8-stijl. U leest meer over het startscherm in hoofdstuk 2, Startscherm Windows 8. 

Oogje dicht, oogje open 

Typt u een wachtwoord in een invoerveld? Klik of tik dan op het pictogram van het oogje rechts naast het veld. Windows toont u dan tijdelijk de karakters die u invoert. U ziet wat u typt; de kans op typefouten verkleint hierdoor. 

Lokaal of online 

Windows 8 introduceert twee typen gebruikersaccounts: 

Lokaal account Maak voor uzelf een lokaal account om uw computer te besturen en programma’s te installeren. Kies een inlognaam en een wachtwoord. Dit account geldt alleen voor de computer waarvoor u het account instelt. Een lokaal account is niet geschikt voor het synchroniseren van uw gegevens (contactpersonen, internetfavorieten, browsegeschiedenis, taalvoorkeuren…) op uw Windows 8-apparaten – pc’s, notebooks, tablets. Met een lokaal account hebt u geen toegang tot de Store waar u Windows 8-stijl apps vindt. 

Microsoft-account Voor alle dingen die u in een lokaal account ‘mist’, hebt u een Microsoft-account nodig: u synchroniseert persoonlijke gegevens op meerdere systemen en u downloadt apps vanuit de Store. Het staat u niet vrij om een inlognaam en wachtwoord te kiezen. U logt in met het e-mailadres van uw Microsoft-account. Het Microsoft-account is de opvolger van het Windows Live-account, dat u mogelijk al hebt. 

Account maken 

Om gegevens op meerdere systemen te kunnen synchroniseren, moet u op elke machine een gebruikersaccount maken. Hier meldt u zich aan met het e-mailadres van uw Microsoft-account en het bijbehorende wachtwoord. 

Account omzetten 

Denkt u na een tijdje: zo’n lokaal account is niet handig, had ik maar een Microsoft-account? U kunt een lokaal account omzetten in een Microsoft-account (Pc-instellingen in de charm Instellingen in het Windows 8-startscherm, Gebruikers, Overschakelen naar een Microsoft-account). 

Kies een accounttype bij het installeren/configureren van Windows 8. Het kan ook achteraf met de charm Instellingen (Pc-instellingen, Gebruikers) in het startscherm van Windows 8. U leest hier meer over in hoofdstuk 2, Startscherm Windows 8. 

Afbeeldingswachtwoord 

U bent gewend om uw wachtwoord in een invoerveld te typen. Windows 8 komt naast deze methode met twee nieuwe inlogmanieren. U mag kiezen: typen, tekenen of een pincode opgeven. 

Afbeeldingswachtwoord Kies een afbeelding en sleep (muis) of teken (aanraakscherm) drie ‘gebaren’ (gestures) in het plaatje (Pc-instellingen, Stel een afbeeldingswachtwoord in). 

Pincode Geef uw pincode op en u mag naar binnen (Pc-instellingen, Een pincode instellen). 

Sluiten 

Sluiten vanaf startscherm 

U sluit de computer met een van de opties in de charm Instellingen. Deze opties trof u in vorige Windows-versies aan in het menu Start. Maar er is geen knop Start naar dit menu meer. Er is een alternatief. 

Druk op de sneltoets Windows+C. Kies Instellingen in de charmbalk. Klik op Aan/Uit en kies een van de opties: 

Slaapstand Windows sust de computer in slaap. Wanneer u de computer wakker schudt – de methode verschilt per systeem, meestal door een toets aan te slaan of door de aan/uitknop van de computer kort in te drukken – werkt u verder vanaf het punt waarop uw computer in ruststand is gegaan. 

Afsluiten De computer sluit zich volledig af. 

Opnieuw opstarten De computer sluit af en start hierna opnieuw. 

Snel vergrendelen 

Zet uw computer snel op slot. Het systeem wordt niet afgesloten, maar tijdelijk op slot gedraaid. Klik op uw accountplaatje rechtsboven in het startscherm en kies een van de opdrachten in het snelmenu: Accountafbeelding kiezen (zie ook de paragraaf Make-over… in hoofdstuk 2, Startscherm Windows 8), Vergrendelen of Afmelden. 

Sluiten vanaf bureaublad 

Windows afsluiten Zorg ervoor dat geen programma is geselecteerd. Klik voor de zekerheid op een lege plek in het bureaublad om een selectie ongedaan te maken. Druk op de sneltoets Alt+F4 om het venster Windows afsluiten te openen. Open de vervolgkeuzelijst en kies Slaapstand, Afsluiten of Opnieuw starten. Dit venster heeft nog enkele opties: 

Andere gebruiker U schakelt over naar een andere gebruiker, als er meerdere gebruikers zijn ingesteld. Uw programma’s blijven geopend. Wanneer u teruggaat naar uw gebruikersaccount staan de toepassingen voor u klaar. 

Afmelden U meldt u af. Alle actieve programma’s worden gesloten. 

Sluiten vanaf aanmeldscherm 

Klik of tik in de rechterbenedenhoek van het aanmeldscherm – waar u zich bekendmaakt met uw wachtwoord – op het pictogram van de aan/uitknop. De beschikbare opties zijn hetzelfde als in de charmbalk: 

Slaapstand 

Afsluiten 

Opnieuw opstarten 

De belangrijkste ontdekkingen uit dit hoofdstuk:

Het nieuwe Windows.

Het startscherm en het bureaublad.

Behulpzame sneltoetsen.

Over de auteur

Erwin Olij is werkzaam bij Van Duuren Media B.V. en specialiseert zich in het schrijven van artikelen en boeken over onder andere grafische software en Internet. Erwin Olij heeft vele boeken geschreven, onder andere over Photoshop, Flash, Dreamweaver, FrontPage en Corel PHOTO-PAINT.

Andre uitgaven van Erwin Olij:

Ontdek Windows 8

Het Complete Boek: Windows 8

Leer jezelf PROFESSIONEEL... Adobe Photoshop CS6

Ontdek Photoshop CS6

Leer jezelf SNEL... Microsoft Word 2010

Leer jezelf SNEL... Microsoft Publisher 2010

Leer jezelf MAKKELIJK... Microsoft Office 2010

Leer jezelf SNEL... Microsoft Office 2010

Leer jezelf PROFESSIONEEL... Adobe Photoshop CS5

Leer jezelf SNEL... Entertainment met Windows 7

Het Complete Boek: Windows 7, 2e editie

Colofon

ISBN: 978-90-5940-650-6
Trefw.: Windows, besturingsprogramma
Omslagontwerp: Artifex Graphics, Roosendaal
Vormgeving en opmaak: Van Duuren Media, Culemborg

Ontdek snel: beknopte e-books die je snel op de hoogte brengen 

Gebruiksvoorwaarden en verspreiding

Dit e-book valt onder het reguliere auteursrecht (zie hierna). Maar de koper wordt bij dezen uitdrukkelijk het recht verleend om dit e-book op meerdere apparaten te lezen en te delen met vrienden en familie.

Heeft een ander dit e-book met jou gedeeld en vond je het nuttig? Bestel dan het e-book via deze link: http://www.vanduurenmedia.nl/EAN/9789059406506/

Copyright

© Copyright 2013 Van Duuren Media B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Link is een imprint van Van Duuren Media.

Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden.

Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

Over dit e-book

Windows 8 is flink op de schop genomen. Het nieuwe startscherm vervangt het menu Start van vorige versies. Het startscherm is de entreehal van Windows. Hier start je apps die in de Windows 8-stijl gebruikers-omgeving draaien (voor computer en tablet) en vensterprogramma’s die vanaf het bureaublad ‘oude stijl’ hun werk doen (alleen computer). Elke nieuwe versie van Windows roept vragen op. Ontdek Windows 8 loodst je door de functies en geeft snel antwoord op jouw vragen. Uit de inhoud:

Kennismaken: hier is Windows 8; aan de slag met muis, toetsenbord of liever een aanraakscherm? 

Startscherm: werp een eerste blik op het nieuwe startscherm, betegel het scherm met apps en programma’s. 

Bureaublad: schakel heen-en-weer tussen startscherm en bureaublad, schuif met vensters en behang het bureaublad. 

Bestanden en mappen: organiseer je digitale archief en vul bibliotheken met mappen. 

Online: werk met Internet Explorer, E-mail, Personen, Agenda en SkyDrive.