Inhoud

Helix Piercing

Forward Helix of Anti-helix Piercing

Industrial Piercing

Snug Piercing

Rook Piercing

Conch Piercing

Orbital Piercing

Tragus Piercing

Anti-Tragus Piercing

Auricle Piercing

Lobe Piercing

Transverse Lobe Piercing

Outer Conch Piercing

Inner Conch Piercing

Daith Piercing

Dermal Piercing

Triple Piercing

Nieuwe manier van piercen

Je oor stretchen

Anatomie

In vrijwel elke beschaving werden oorpiercings gebruikt voor rituelen of lichamelijke versiering. Het oudste bewijs van oorpiercings werd gevonden op het 5300 jaar oude gemummificeerde lichaam van Ötzi de Ijsman. Hij had een opgerekte oorpiercing van 11 millimeter.

In sommige culturen geloven ze dat gepiercte oren je beschermen tegen het kwaad en voor anderen is het traditie.

In de Oosterse geneeskunde bevat het oor vitale acupunctuurpunten en kunnen oorpiercings zelfs een therapeutische waarde hebben.

Het was gebruikelijk in sommige oude culturen dat het oor werd gepiercet of dichtgeschroeid voor verschillende behandelingsdoeleinden. In sommige oude culturen werd het oor van een pasgeboren baby gepiercet en werd er een oorbel in gedaan om het immuunsysteem te versterken en gezonde groei te ondersteunen. Matrozen droegen oorbellen in het midden van de oorlel om hun zicht te verbeteren. Deze plek is dan ook het oogpunt van de oorreflexologie.

Zeelieden in de Middeleeuwen lieten hun oren piercen in de hoop dat wanneer ze verdronken ze met de oorbellen hun begrafenis konden bekostigen als hun lichamen aanspoelden.

Tussen de 4e en 16e eeuw in nam de populariteit van de oorpiercing in Europa sterk toe omdat kapsels meestal de oren bedekten. Hij kwam weer terug in de mode tot de Eerste Wereldoorlog, toen oorclips het over namen.

De meest voorkomende piercings worden in de oorlel geplaatst maar de mogelijkheden voor oorpiercings zijn eindeloos! Zowel de hardere (kraakbeen) als zachtere delen van het oor zijn geschikt voor piercings.

Het oor bestaat onder ander uit twee soorten bindweefsels: kraakbeen en vet.

De oorlel bestaat uit vetweefsel (niet uit kraakbeen).

In dit gedeelte van het oor kan over het algemeen gewoon met een oorbelpistool een gaatje worden geschoten.

Bij het schieten van een gaatje in de oorlel moet worden opgelet dat zowel het sieraad als het piercingpistool steriel zijn. Het ingeschoten oorsieraad dient 4 tot 6 weken gedragen te worden zonder deze eruit te halen of te verwisselen. Let erop dat de oorbel nooit te strak in het oor zit, er moet altijd een klein beetje ruimte tussen je oor en het sieraad zitten zodat je deze makkelijk kunt bewegen en eruit kunt halen. Sommige klanten hebben dikkere oorlellen dan normaal en zullen daarom een aangepast sieraad nodig hebben om gaatjes te laten te schieten. Meestal is de schietoorbel te kort en is het piercen van de oorlel het alternatief.

Ook moet je erop letten dat de handen gewassen zijn bij het schoonmaken van de oorlel. Het schoonmaken van de oorlel kun je het beste doen tijdens het douchen. Het is belangrijk dat de oorbel goed schoon gehouden wordt. Met name de sluiting van de oorbel moet eerst met een wattenstaafje stofvrij gemaakt worden voordat je hem met een sterke waterstraal afspoelt. Verder zal het oorlel gaatje sneller genezen als het een keer per dag een kwartiertje in een zeezout badje gedaan wordt.

Er zijn zó veel keuzes dat het soms best lastig is om te weten welke je wilt laten zetten. Bij verschillende oorpiercings horen ook verschillende nazorginstructies en genezingsprocessen. Bedenk daarom goed welke piercing het beste bij je past en lees erover en vraag wat rond. Het is natuurlijk ook mogelijk om er meerdere te laten zetten maar pas op; het kan verslavend zijn!

Hier vind je een kort overzicht van de vele oorpiercings die je kan kiezen om ze naar jouw look aan te passen.

Helix Piercing

Helix piercings zijn kraakbeen piercings die worden geplaatst langs het bovenoor. Deze piercing doet vaak geen pijn omdat er zich in dit deel van het oor geen zenuwuiteinden bevinden.

Hoewel het mogelijk is om in helix piercings een staafje te dragen, kiezen veel mensen na de genezing voor een strak ringetje.

De helix piercing is een erg gewilde piercing. Vroeger werd deze met een oorbelpistool gezet maar dat kan absoluut niet meer. Dit zorgde voor veel complicaties.

Waarom, vraag je je af? De antwoorden vind je hieronder.

Wanneer er een piercing gezet wordt in het kraakbeen met een oorbelpistool wordt er in feite een stompe naald door het kraakbeen geforceerd, het weefsel scheurt waardoor er een gaatje ontstaat. Schieten met een oorbelpistool gaat vaak te snel en scheurt je kraakbeen open. De voorheen gebruikte oorbellen waren bovendien vaak te dik. Als gevolg leverde dit vaak pijn en infecties op en doordat het weefsel beschadigd was duurde het genezingsproces veel langer dan nodig.

Een andere reden is dat er in het verleden niet genoeg aandacht aan de hygiëne werd besteed. Er werd bijvoorbeeld vergeten de oorbel of het pistool te steriliseren.

Dit kan uiteraard niet meer.

Als je nu een piercing laat zetten is de naald dunner dan die van het pistool en gaat deze veel langzamer in het oor.

Hierdoor doet de piercing minder pijn en is het genezingsproces veel korter.

Voor helix piercings bestaan veel verschillende soorten sieraden.

Het enige nadeel is dat je zult moeten wachten met verwisselen totdat hij volledig is genezen, (dit geldt overigens voor elk soort piercing). Als je het sieraad voor de eerste keer gaat verwisselen, laat het dan bij een professionele studio doen. Het is namelijk moeilijk om te zien of de piercing echt genezen is en daarom is het beter om er de eerste keer een ervaren piercer naar te laten kijken.

Neem bij de eerste keer verwisselen nooit meteen een te zwaar sieraad maar kies bij voorkeur voor een lichter balletje

(dit geldt voor elk soort piercing).

Het is aanbevolen om na de genezing nog een tijd een sieraad van hetzelfde gewicht te dragen.

Een mooie helix piercing met meerdere steentjes of een hangertje kun je het beste pas na 8 á 9 maanden dragen.

Bij een helix piercing dient men op te passen tijdens het slapen. Het is beter om de piercing niet te laten zetten in het oor waar je meestal op slaapt. In de eerste week is het sowieso beter om tijdens het slapen de piercing af te plakken met een pleister en voorzichtig te zijn met aan- en uitkleden (kleding over het hoofd aan- en uittrekken). Mocht je toch ergens aan blijven hangen, maak dan je piercing een paar keer per dag schoon met een oplossing van zeezout.

Een goede manier om de genezing van piercings in het gezicht of de oren sneller te laten gaan is het gebruik van een nekkussen tijdens het slapen, zodat de gepiercete plek niet plat gedrukt wordt tijdens het slapen.

Forward Helix of Anti-helix Piercing

De plek voor een Forward Helix piercing is vergelijkbaar met die van een normale helix-piercing, maar hij zit iets lager, in de buurt van wat de wortel van de helix wordt genoemd.

Hoewel er veel sieraad keuzes bestaan voor de forward helix en je hem onderdeel kan laten zijn van een industrial piercing, dragen de meeste mensen graag sieraden met studs op deze plek.