Dossier Hoge Bloeddruk

een uitgave van

Xsebra BV

Samengesteld voor de Bibliotheken onder de naam MediBieb om te voorzien in compacte, betrouwbare medische informatie voor bibliotheekleden.

Auteurs / copyright

© 2015 Xsebra / Medica press, Zurich - Zwitserland

www.medica-press.com

info@medica-press.com

ISBN 9789492210142

NUR 863

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Disclaimer

Deze publicatie is door de uitgever met de grootste zorg en zo actueel mogelijk samengesteld en heeft een informatief karakter. De uitgever zal derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien gebruik of interpretatie van informatie uit deze publicatie daartoe aanleiding mocht geven. Bij gezondheidsklachten adviseren wij niet zelf te gaan dokteren, maar een professionele arts te raadplegen. Ook bij een goede gezondheid is een regelmatige controle aan te bevelen. Lees altijd goed de bijsluiter van uw voorgeschreven medicijn.

Inhoud

1. Inleiding

2. Drukveranderingen in de slagaders

3. Meten van de bloeddruk

4. Hoge bloeddruk

5. Oorzaken van hypertensie

6. Behandeling

7. Niet-medicamenteuze behandeling

8. Medicamenteuze behandeling van hoge bloeddruk

1. Inleiding

Hoge bloeddruk is in de westerse landen een van de meest voorkomende aandoeningen. Hoge bloeddruk is eigenlijk geen ziekte, maar een verschijnsel van een ontregeling in het lichaam. Heeft men eenmaal hoge bloeddruk dan ontstaan op korte of lange termijn ziekelijke veranderingen in de bloedvaten en is er grote kans op ernstige ziekten of aandoeningen, zoals beroerte of attaque, hartinfarct of nier stoornissen.

De bloeddruk is een nuttig mechanisme in het lichaam, want het zorgt onder andere ervoor dat het bloed door het lichaam stroomt. Bloeddruk is, ruwweg gezegd, de druk die binnen een bloedvat heerst. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de druk in onze bloedvaten niet steeds dezelfde.

De bloeddruk schommelt soms van minuut tot minuut, net zoals de hartslag wisselt. Bij emotie gaat het hart sneller kloppen en de bloeddruk omhoog.

Gedurende de slaap gebeurt meestal het omgekeerde. We kunnen daarom niet van een normale bloeddruk spreken. Het is een even moeilijk te definiëren begrip als een ’normaal’ mens.

Bloedvaten

De bloedvaten zijn te beschouwen als een systeem van buizen of pijpleidingen dat het bloed dag en nacht door ons lichaam voert. Elk orgaan en weefsel heeft een aanvoerend stelsel, de slagaders (arteriën), en een afvoeren stelsel, de aders (venen).

Het begrip slagader wordt gebruikt voor een bloedvat dat zuurstofrijk bloed en voedingsstoffen van het hart naar de weefsels en organen transporteert; het begrip ader staat voor een bloedvat dat zuurstofarm bloed en afvalstoffen van de weefsels afvoert.

De grote slagaders vertakken zich in steeds kleinere (arteriolen) en in de allerkleinste, de haarvaten (capillairen), gaat het slagaderlijke stelsel over in het aderlijke. De longslagader en longader zijn een uitzondering op deze algemene regel.